Présentation de Sybase PowerAMC 15

fadace

Aperçu de Sybase PowerAMC 15, outil professionnel de modélisation et de génération de code

- Titre : Présentation de Sybase PowerAMC 15

- Auteur : fadace

- Parution : 19 décembre 2008

- Licence : Copyright ® 2003-2008 Fadace. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Historique

- II. Nomenclature et modules

- III. Rétrogénérateur de code

- IV. Prix du produit et retour sur investissement

- IV-A. Rétrogénération d'une base existante

- IV-B. Génération d'une documentation du modèle de données

- V. Liens

I - Historique

AMCDesignor (c'est son nom d'origine) a été conçu à la base pour pallier le manque d'outils de modélisation graphique pour Oracle (d'où le or final). Il était basé sur la méthodologie Merise. Lors de son rachat par Powersoft, l'application a été traduite en anglais et le module modèle conceptuel de données a été refondu pour la méthodologie IE (Information engineering), plus exactement selon la méthode Yourdon-DeMarco.

Deux versions apparurent donc parallèlement :

- PowerAMC, méthodologie Merise, application en français ;

- PowerDesigner, méthodologie IE, application en anglais.

Sybase, lors de son rachat de Powersoft, essaya de supprimer la version francophone, mais face à la levée de boucliers des analystes merisiens, la tentative fut un échec.

Depuis leur version 7, PowerDesigner et PowerAMC ne se différencient plus que par la langue, hormis la spécificité des traitements Merise.

L'application est multiméthodes depuis sa refonte (version 7) et gère tous les diagrammes UML 2.0 dans ses versions Studio.

Elle intègre dès la version 12.5 un plugin Eclipse 3, permet d'importer vos modèles RationalRose et ERwin sans souci.

La version 15 fait apparaître la modélisation d'architecture d'entreprise et d'urbanisation du SI.

II - Nomenclature et modules

PowerDesigner-PowerAMC est composé de divers modules. Le coût des licences dépend donc fortement des modules utilisés, d'où l'importance de faire un bon choix. De plus, la nomenclature Sybase a de quoi décoiffer, bien qu'elle ait été simplifiée depuis janvier 2007. En voici une brève synthèse :

Version française

Version anglaise

MCD/MLD
(Conceptuel et logique)

MOO/UML
(Orienté objet)

MTM
(Traitements Merise)

BPM
(Processus Métier)

MAE
(architecture d'entreprise)

Référentiel

Coût indicatif

PowerAMC Données

PowerDesigner Data Architect

2833 €

PowerAMC Données Entreprise

PowerDesigner Data Architect Enterprise

4720 €

PowerAMC Développeur Studio

PowerDesigner Developer

2833 €

PowerAMC Développeur Studio Entreprise

PowerDesigner Developer Enterprise

4720 €

PowerAMC Données Merise

-

3779 €

PowerAMC Données Merise Entreprise

-

5666 €

PowerAMC Concepteur Studio

-

5671 €

-

PowerDesigner Studio

5671 €

PowerAMC Concepteur Studio Entreprise

-

7090 €

-

PowerDesigner Studio Enterprise

7090 €

PowerAMC Consultation

PowerDesigner Viewer

0 €

Dès la version 12.5, la version consultation est totalement gratuite. C'est une version qui permet à quiconque de consulter un quelconque modèle PowerAMC, sans moyen de le modifier. C'est un fabuleux outil à mettre entre les mains de tous vos développeurs.

Les modèles suivants sont de plus inclus dans toutes les versions ci-dessus :

- Modèle Physique de données (MPD) ;

- Modèle XML ;

- Modèle libre ;

- Gestion des exigences ;

- Modèle de fluidité de l'information (ETL, BI, réplication).

La version traitements Merise est spécifique à PowerAMC (elle n'existe donc pas dans la gamme PowerDesigner) et comprend les modèles suivants :

1. MCT : modèle conceptuel des traitements ;

2. MCC : modèle conceptuel de communication ;

3. MOT : modèle organisationnel des traitements.

PowerAMC gère donc les modèles suivants :

Types de modèle

Définition

Modèle d'architecture d'entreprise

Diagramme de cartographie des processus
Diagramme d'organisation
Diagramme de communications métier
Diagramme d'urbanisation
Diagramme orienté service
Diagramme d'architecture d'application
Diagramme d'infrastructure de technologie

Modèle processus métier

Diagramme de processus métier
Diagramme de hiérarchie de processus

Modèle conceptuel de données

Merise
IE

Modèle libre

Réseau
Collaboration simplifiée
Simplified Diagramme de flux simplifié
Cas d'utilisation simplifié

Modèle de traitements merise

Diagramme de flux
Diagramme conceptuel
Diagramme organisationnel

Modèle orienté objet

Diagramme de classes
Diagramme objet
Diagramme de packages
Diagramme de cas d'utilisation
Diagramme de séquence
Diagramme de communication
Diagramme d'interactions
Diagramme d'activités
Diagramme d'états-transitions
Diagramme de composants
Diagramme de structures composites
Diagramme de déploiement

Modèle physique

Diagramme physique
Diagramme multidimensionnel

Modèle XML

XML Schema definition 1.0
XML-Data Reduced 1.0
Document type Definition 1.0

Modèle de fluidité de l'information

IQ Staging
Mobilink
Replication Server

Modèle de gestion des exigences

Vues Document des exigences
Vue Matrice de traçabilité
Vue Matrice des affectations des utilisateurs

III - Rétrogénérateur de code

Catégorie

Langage

Langages processus

BPEL4WS1.1
WSBPEL 2.0
ebXML BPSS v1.01
ebXML BPSS v1.04

Langages objets

C#
C# 2.0
IDL - CORBA
Powerbuilder
Java
Java 1.x
Visual Basic .Net
Visual Basic 2005
XML-DTD
XML Schema

Bases de données

ADABAS D
ALLBASE/SQL G.1
AS400
ANSI2
IBM DB2/UDB
Informix
Ingres
InterBase
MS Access
MS SQL Serveur
MySQL
NonStop SQL
ODBC 3.0
Oracle
PostgreSQL
Red Brick Warehouse
Sybase ASE/ASA/ASIQ/Avaki
Teradata

Définitions XML

Document Type Definition 1.0
XML Schema Definition 1.0
XML-Data Reduced 1.0

Il est possible de générer ou de rétrogénérer une kyrielle d'autres codes, soit en important d'anciens fichiers de définitions d'anciennes versions de PowerAMC, soit en éditant/modifiant une ressource existante grâce au puissant éditeur de ressources apparu dès la version 7.

IV - Prix du produit et retour sur investissement

Les détracteurs de PowerAMC avanceront l'argument massue et l'un de ses seuls défauts : il est cher. Eh bien oui, rien à redire… C'est un produit professionnel et cher ! Mais… en quelques secondes, vous pourrez vous faire vous-même une idée du retour sur investissement possible avec ce produit. Démonstration…

IV-A - Rétrogénération d'une base existante

1. Démarrer PowerAMC via le menu Démarrer -> Programme -> Sybase -> PowerAMC 15 -> PowerAMC.

2. Menu Fichier -> Reverse Engineering -> Base de données.

3. Choix de votre SGBDR source.

4. Choix de votre source de ODBC de données, configuration si nécessaire et insertion du login - mot de passe.

5. La liste des objets que vous pouvez sélectionner apparaît. Si la Sélection par défaut ne vous plaît pas, modifiez-la.

6. Cliquez sur OK : la rétrogénération commence. Selon vos choix, elle peut prendre un temps certain. Finalement, le Modèle Physique de données (MPD) apparaît sous forme d'un diagramme.

IV-B - Génération d'une documentation du modèle de données

1. Clic droit dans l'espace de travail, sur le MPD généré précédemment.

2. Menu Nouveau -> Rapport.

3. Choix du nom du rapport, de la langue et du modèle, puis OK.

4. L'éditeur de rapport est ouvert. On peut le modifier à sa guise, mais ceci est une autre histoire et nous allons nous contenter du rapport modèle.

5. Menu Rapport -> Générer au format HTML (ou via l'icône HTM de la barre d'outils).

6. Indiquez l'emplacement et le lieu de sauvegarde de votre rapport (en emplacement réseau partagé ou, encore mieux, un répertoire de votre Intranet). Un fichier et un sous-répertoire associé vont être générés.

7. À la fin de la génération, PowerAMC vous demande si vous voulez visualiser le résultat via votre navigateur. Et voici le résultat final (à télécharger et décompacter)…

V - Liens

- Forum d'entraide Sybase PowerAMC

- Visualisez la procédure d'installation de PowerAMC 12

- Informations de l'éditeur

- Télécharger la version d'évaluation

- Documentation PowerAMC en français